INTRODUZIONE A INTERNET per studenti universitari

Dr. Giorgio F. Signorini Dipartimento di Chimica Università di Firenze

▷ signo@chim.unifi.it ▷ http://www.chim.unifi.it/~signo

• 3-2: spiegazione dell’esercitazione - configurazione e uso di un Programma Utente per la posta elettronica

15 novembre 2004

1. configurazione del Programma Utente (specifica dei server, etc.)

2. esempi di personalizzazione del programma

3. uso di un programma tipo

1. CONFIGURAZIONE PROGRAMMA UTENTE PER LA POSTA • Server in entrata (POP):

– server: srv.chim.unifi.it – tipo: POP – nome utente: bcxxxx (xxxx sono le prime consonanti del vostro

cognome, -inclusa la ıhȷ- fino a quattro)

– password: (la stessa che sui PC del laboratorio) – indirizzo a cui ricevete la posta: bcxxxx@chim.unifi.ita

achim.unifi.it non corrisponde a un indirizzo IP; viene tradotto dal sistema di posta in srv.chim.unifi.it

• Server in uscita (SMTP):

– server: ns1.sm.chim.unifi.it – nome e password: non usare

ALTRI DATI PER LA CONFIGURAZIONE DEL PROGRAMMA UTENTE

• informazioni sulla persona – Nome e cognome – mittente: bcxxxx@chim.unifi.it∗

∗notare che questo è il mittente con cui ci si firma, che può essere diverso dall’indirizzo da cui si invia la lettera

2. ESEMPI DI PERSONALIZZAZIONE

• Opzioni POP:

– non lasciare messaggi sul server

• Formato messaggi in uscita:

– usare formato solo testo (ASCII)

3. USO DI UN PROGRAMMA UTENTE PER LA POSTA ELETTRONICA

Lettura ed archiviazione di un messaggio

• aprire il programma utente di posta

• di solito ci sono tre pannelli: – lista cartelle – lista messaggi nella cartella attiva – testo messaggio attivo

• scaricare la posta

• usare normali comandi per salvare, cancellare, stampare messaggi inviare un messaggio

• esempio: scrivere a sé stessi

• rispondere ad un messaggio ricevuto – includere la lettera ricevuta come citazione

• mettere un allegato

– file presente su disco – URI